Compitino di Fisica b I B del 20 Dicembre 2002

1) Due condensatori, inizialmente isolati, hanno rispettivamente capacità C_1 e C_2, e carica Q_1 e Q_2. Quanta energia elettrostatica viene persa se i due condensatori vengono collegati in parallelo?

2) Abbiamo una sospensione di piccole sferette conduttrici di raggio R in un liquido isolante di costante dielettrica relativa ε_r = 1. Il numero di sferette per m^3 è n. Calcolare la suscettibilità elettrica χ della sospensione.

3) La superficie di una sfera di raggio R è carica uniformemente con densità superficiale di carica σ. La sfera ruota attorno ad un asse passante per il suo centro con velocità angolare ω.

i. Calcolare il campo ⃗B al centro della sfera.

ii. (Facoltativo) Dimostrare che ⃗B è uniforme all’interno della sfera. 4) Un disco di rame di raggio R è libero di ruotare attorno ad un asse parallelo ad un campo magnetico ⃗B. Attraverso contatti viene fatta fluire una corrente I dall’asse alla periferia del disco (disco di Faraday). Calcolare il momento meccanico Γ agente sul disco.