\chapter*{Prefazione}

In questo volume abbiamo descritto gli argomenti trattati nel Corso di ``Laboratorio di Fisica VI'' tenuto da uno di noi (V.F.) negli ultimi 15 anni per gli studenti del Corso di Laurea in Fisica presso l'Universit\`a di Pisa. Esso f\`a seguito al volume dedicato all'elettronica digitale, che abbiamo
di recente pubblicato.

Il Corso presuppone le conoscenze di base relative alle applicazioni delle leggi di Kirchhoff, 
dei teoremi di Thevenin e Norton, del metodo simbolico nella risoluzione di circuiti in alternata oltre a, naturalmente, l'utilizzo degli strumenti di laboratorio (oscilloscopio, tester, etc.). In questo volume
si \`e comunque ritenuto opportuno inserire un capitolo dove questi concetti vengono richiamati, ed illustrati con alcuni semplici esempi.

Si \`e inserito un capitolo dedicato alle trasformate, il cui utilizzo ricorre molto
spesso nel seguito, come pure uno dedicato alle linee di trasmissione. Segue una
discussione elementare dei semiconduttori, diodi e transistor (bipolari e ad effetto
di campo). Sono anche discusse varie applicazioni dei diodi, degli amplificatori
a transistor, dei FET e degli amplificatori differenziali. 

Un capitolo \`e dedicato alla struttura delle famiglie logiche (limitato alle pi\`u semplici tra queste).

Una parte importante del Corso \`e quella dedicata agli amplificatori operazionali ed
alle loro applicazioni. Questi sono stati trattati in modo abbastanza dettagliato e
con numerosi esempi. Abbiamo discusso in un capitolo a se il famoso ``555'' ed alcune
sue applicazioni.

Segue una trattazione dei filtri attivi e poi del feedback negli amplificatori. Gli
oscillatori sinusoidali sono discussi in un capitolo a parte, limitatamente alle
strutture pi\`u semplici.

Segue una discussione dei convertitori Analogico-Digitale e Digitale-Analogico. Questi
hanno oramai un utilizzo sempre pi\`u diffuso nei sistemi di trasmissione digitale.
Abbiamo quindi ritenuto opportuno discutere in questo capitolo anche i concetti
legati al ``campionamento'' ed il relativo teorema.

Un apposito capitolo \`e stato dedicato al rumore, ed in particolare al rumore nei circuiti
elettronici. 

L'ultimo capitolo, non strettamente legato al resto, ma che fa abbondante uso dei
concetti illustrati nel resto del Corso ed illustra applicazioni dei vari circuiti
discussi, \`e dedicato ai rivelatori di particelle e di radiazione ionizzante 
nonch\'e alla relativa elettronica (preamplificatori ed amplificatori).


Abbiamo cercato di chiarire quanto esposto con numerosi esempi ed applicazioni. Nel
far ci\`o abbiamo fatto abbondante ricorso alla versione ``Demo'' del programma di simulazione MICROCAP~7~\cite{microcap}.
Questo \`e stato adoperato anche per ottenere la gran parte dei grafici
contenuti nel testo. Ringraziamo la Spectrum Software per il permesso di far uso
di tale programma, il cui utilizzo consigliamo a tutti gli studenti.


Desideriamo ringraziare i numerosi Colleghi che hanno collaborato con noi in questi anni,
contribuendo a sviluppare la parte pratica del Corso, assistendo gli studenti e 
mettendo inoltre in evidenza numerosi errori contenuti nelle prime stesure dei relativi ``appunti''. 
In particolare desideriamo ringraziare: Antonio Bardi, Alessandro Cardini, Alessandro Cerri, Francesco Forti, Paola Giannetti. 

Un ringraziamento particolare, per la dedizione e la competenza con cui hanno gestito
i laboratori didattici del secondo biennio di Fisica in tutti questi anni, al Responsabile dei laboratori, Carlo Bianchi, ed ai Tecnici Fabrizio Tellini e Virginio Merlin. Grazie
al loro impegno il nostro lavoro \`e stato reso enormemente pi\`u agevole.
