\documentclass[12pt,fleqn]{article}
   \usepackage{epsfig}
   \textwidth=15cm
\textheight=25cm
\oddsidemargin=-0.2in
\evensidemargin=-0.2in
\topmargin=-1.6cm
\bibliographystyle{unsrt}
\begin{document}

\title{\bf Prova pratica di Esperimentazioni di Fisica 3A}
\author{\small }
\author{}
\date{17 Settembre 2001}
 
\maketitle

%\section{}
 
Si monti il circuito di figura, alimentandolo a +5V (piedino 8 = GND, piedino 
16=Vcc)

\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=mono.eps,width=9.0 cm,height=8 
cm}}\end{center}
\caption{ }
\protect\label{mono}
\end{figure}
\begin{itemize}
\item{Si riporti in scala la forma d'onda osservata all'uscita (out)}
\item{Si faccia variare il potenziometro R13: come varia la forma d'onda ?}
\item{Si faccia variare ora il potenziometro R12: come cambia ora la forma 
d'onda osservata ?}
\item{Si spieghi il funzionamento del circuito}
\end{itemize}
\end{document}

