\documentclass[12pt,fleqn]{article}
   \usepackage{epsfig}
   \textwidth=15cm
\textheight=25cm
\oddsidemargin=-0.2in
\evensidemargin=-0.2in
\topmargin=-1.6cm
\bibliographystyle{unsrt}
\begin{document}

\title{\bf Prova pratica di Esperimentazioni di Fisica 3A}
\author{\small }
\author{}
\date{22 Maggio 2002}
 
\maketitle

%\section{}
 
Si monti il circuito di figura~\ref{bootstrap_high_input_impedence_esame}.

\begin{figure}[h]
  \begin{center}\mbox{\epsfig{file=bootstrap_high_input_impedence_esame.eps,width=7.0 cm,height=7 
cm}}\end{center}
\caption{ }
\protect\label{bootstrap_high_input_impedence_esame}
\end{figure}


%\begin{itemize}
%\item{Si riporti in scala la forma d'onda osservata all'uscita (out)}
%\item{Si faccia variare il potenziometro R13: come varia la forma d'onda ?}
%\item{Si faccia variare ora il potenziometro R12: come cambia ora la forma 
%d'onda osservata ?}
%\item{Si spieghi il funzionamento del circuito}
%\end{itemize}
\end{document}

