
\begin{thebibliography}{2001}
\newcommand{\Wiley}{John Wiley \& Sons\ }
\newcommand{\PH}{Prentice Hall\ }
\newcommand{\McG}{Mc Graw-Hill Book Company}
\bibitem{chiarlan} Paul M. Chiarlan: ''Basic Network Theory''; \McG , p. 233, 
1969.
\bibitem{Nicholson} P.W. Nicholson: ''Nuclear Electronics''; \Wiley, 1974
\bibitem{Alberigi} A. Alberigi-Quaranta e B. Rispoli: ''Elettronica'', 
Zanichelli, 1960
\bibitem{Bobrow} Leonard S. Bobrow: ''Elementary linear circuit analysis'',
Oxford University Press, 19??
\bibitem{microcap} Microcap VI
\bibitem{MC6} Microcap VI. Versione 6.2.1.0. Spectrum Software
\bibitem{schilling-belove} Donald L. Schilling, Charles Belove: ''Electronic circuits, Discrete and
Integrated''. McGRAW-HILL International Editions (1989). Pagg. 740-745.
\bibitem{taub-schilling} Herbert Taub, Donald Schilling: ''Elettronica Integrata Digitale''. Gruppo
Editoriale Jackson (1981). Pagg. 553-562
\bibitem{national} National Semiconductor Corporation: http://www1.national.com
\bibitem{Horowitz} Paul Horowitz and Winfield Hill: ''The art of electronics''.
Cambridge University Press, 1997
\bibitem{Jmillman} Jacob Millman e Arvin Grabel. ''Microelettronica''. McGraw-
Hill Libri Italia srl, 1987.
\bibitem{ElectronicD} Ronald Mancini, Electronic Design, 20 Febbraio 1995, p.110

\bibitem{kn:johnson} J.B. Johnson: "Thermal agitation of electricity
in conductors". Nature 119, 50 (1927). 
Physical Review 29, 367 (1928)
\bibitem{kn:nyquist} H. Nyquist: "thermal agitation in conductors". Physical
Review 29, 614 (1928). 
"Thermal agitation of electric charge in conductors". 
Physical Review 32, 110 (1928)
\bibitem{kn:langevin} M.P. Langevin: "Sur la theorie du mouvement brownien". 
Compt.
Rend. Acad. Sci. Paris; 146, 530 (1908) 
\bibitem{buckingham} M.J. Buckingham: ''Noise in electronic devices and 
systems''.
Ellis Horwood Limited Ed., 1983
\bibitem{kn:Ott} Henry W. Ott: "Noise reduction techniques in electronic 
systems"
\Wiley\, 1976 (cap. 8-9)
\bibitem{kn:Nicholson} P.W. Nicholson: "Nuclear Electronics", \Wiley\, 1974
(cap. 4-5)
\bibitem{kn:Gaspa} Gasperini e Mirri: " Dispositivi e Circuiti Elettronici", 
Calderini 1980, Vol. II
(cap. 14)
\bibitem{kn:Ziel} Aldert Van der Ziel: " Noise: sources, characterization, 
measurement"
\PH\ 1970
\bibitem{kn:Dele} C.F. Delaney: " Electronics for the Physicist with applications",
\Wiley\, 1980. (cap. 11-13)
\bibitem{rashid} Muhammad H. Rashid: ''Microelectronic Circuits: Analysis and Design'', PWS Publishing Company, 1999
\bibitem{Kowalski} E. Kowalski: ''Nuclear Eletronics''. Springer-Verlag, 1970.
\bibitem{leo} W.R. Leo: ''Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments''. Springer-
Verlag, 1987.
\bibitem{chiang} Hai Hung Chiang: ''Basic Nuclear Electronicas''. Wiley-Interscience, 1969.
\bibitem{knoll} Glenn F. Knoll: ''Radiation detection and measurement''; John Wiley and Sons, 
1989.
\bibitem{phillips} Phillips photomultiplier handbook...
\bibitem{Green} Dan Green: ''The Physics of particle detectors''. Cambridge University Press, 2000.
\end{thebibliography}







